OCCUPANCY: Threshold_Scan_with_HV. Module "F10-25-07"

VCAL

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Occupancy mod 0 bin 0

0 20 40 60 80 100 ScurveFit threshold 4375.92 noise 222.76 plateau 100.00 VCAL par 0 0.00e+000 VCAL par 1 49.97 VCAL par 2 0.00e+000 VCAL par 3 0.00e+000

Chip 0 col 55 row 141

Column

0 10 20 30 40 50 60 70

Row

300

200

100

0

0

2000

4000

6000

8000

10000

Occupancy mod 0 bin 0 - accumulated - chip 0